热博rb88

热博rb88集团振动式混凝土搅拌站采购招标通告
宣布时间:2022-12-21 09:36:42

热博rb88就我司下属湘筑公司施工项目所需的 振动式混凝土搅拌站 采购举行果真招标,诚邀单位前来报名投标。

一、招标情形简述

1、拟采购装备及数目

装备名称

规格及型号

单位

采购

数目

混凝土搅拌站

标准工程站,额定产能120m?/h;

设置振动型搅拌主机;

骨料仓≥6个,单个容积≥16m?;不含粉罐。

详细要求详见后续招标文件。

1

2、投标报价包括装备价值、增值税费、运输至指定所在甘肃省临夏永靖县徐顶乡中林村兰永临高速施工项目部的运费,以及装置调试、职员培训、售后效劳等所有用度。

3、招标上限价为 99 万元/套,凌驾上限价的为无效投标。

二、投标人资质要求

1.中国大陆境内正当注册的,具有自力企业法人资格和一样平常纳税人身份,具有招标装备制造资质和生产能力的生产制造。

2.制造商必需通过生产ISO系列质量治理系统认证,情形治理系统认证,职业康健清静治理系统认证,书在有用限期内。(提供扫描件,原件备查

3.制造商必需具备投标装备生产供应能力,生产工艺、装备必需切合国家工业生长政策的相关划定,如属于国家相关划定的规模内,则必需具有有用的天下工业产品生产允许证等生产允许证件。

4.投标人近三年(2020-2022年,下同在海内一连销售同型号产品的业绩,必需提供条约扫描件等业绩证实质料。

5.制造商必需具有较强的手艺实力、经济实力,且有优异的企业信誉及售后效劳能力。提供厂家的生产检测装备的相关证实

6.制造商必需具有优异的社会信誉,未被列入失约被执行人;近三年企业无骗取条约或其他严重违法行为而引起的诉讼和仲裁,企业无因条约违约而被榨取或作废投标的公示通告。

7.不接受在湖南建投集团、热博rb88集团处分期内的投标单位。

8.近三年生产的产品未爆发重大质量、清静事故。

三、资格预审及招标文件发放

1、意向加入本次标的单位,其中:热博rb88及格供应商名单内的单位免资格预审,只需递交《投标申请书》(附件1);名单外的单位需要提交资格预审文件(名单规模电询招标联系人),资格预审文件内容要求如下:

(1) 《投标申请书》(附件1),投标代表的授权文件及身份证正、背面扫面件。

(2) 制造商的营业执照、银行开户允许证、质量治理系统认证证书等。

(3) 制造商的企业简介:包括生产车间、主要加工装备、生产职员等生产能力的说明,附照片。

(4) 凭证业绩要求,提供投标人2020-2022的业绩统计表(签字采购单位的联系人及联系方法),5份及以上振动式混凝土搅拌装备的销售条约扫描件(每个年度1份。

(5) 提供“信用中国”( www.creditchina.gov.cn)等信用信息共享平台的盘问截图。

资格预审文件,必需按上述顺序排版,合并为一份PDF名堂的扫描件,注明目录及章节,内容清晰、整齐。名堂与内容不切合要求的,审查将不予通过。

2、资格预审文件均提交电子邮件,收件邮箱278222037@qq.com ,递交时间20221221日至 20221223下昼1700 时 (以电子邮件吸收时间为准)。

3、招标文件发出方法实时间:招标文件(PDF版)发至通过资格预审的单位指定邮箱,无需现场购置招标文件,发出时间待定。

4、投资参股关系的关联企业,不得同时加入。关联企业界说:①一家企业对另外一家企业的直接出资比例凌驾百分之五;②几家企业有一配合出资人,且该出资人对各家企业的出资比例均凌驾百分之十。

5、不接受联合体投标。

6、评标历程中,我司将在须要时派员前往公司举行考察,届时请予联系。

7、招标人地点:湖南省长沙市韶山南路239号热博rb88建设集团

联系人:周树松  电话:0731-8559059915874819533   邮箱278222037@qq.com

附件1《投标申请表》.doc


 

热博rb88

      20221221


热博rb88集团振动式混凝土搅拌站采购招标通告

热博rb88就我司下属湘筑公司施工项目所需的 振动式混凝土搅拌站 采购举行果真招标,诚邀单位前来报名投标。

一、招标情形简述

1、拟采购装备及数目

装备名称

规格及型号

单位

采购

数目

混凝土搅拌站

标准工程站,额定产能120m?/h;

设置振动型搅拌主机;

骨料仓≥6个,单个容积≥16m?;不含粉罐。

详细要求详见后续招标文件。

1

2、投标报价包括装备价值、增值税费、运输至指定所在甘肃省临夏永靖县徐顶乡中林村兰永临高速施工项目部的运费,以及装置调试、职员培训、售后效劳等所有用度。

3、招标上限价为 99 万元/套,凌驾上限价的为无效投标。

二、投标人资质要求

1.中国大陆境内正当注册的,具有自力企业法人资格和一样平常纳税人身份,具有招标装备制造资质和生产能力的生产制造。

2.制造商必需通过生产ISO系列质量治理系统认证,情形治理系统认证,职业康健清静治理系统认证,书在有用限期内。(提供扫描件,原件备查

3.制造商必需具备投标装备生产供应能力,生产工艺、装备必需切合国家工业生长政策的相关划定,如属于国家相关划定的规模内,则必需具有有用的天下工业产品生产允许证等生产允许证件。

4.投标人近三年(2020-2022年,下同在海内一连销售同型号产品的业绩,必需提供条约扫描件等业绩证实质料。

5.制造商必需具有较强的手艺实力、经济实力,且有优异的企业信誉及售后效劳能力。提供厂家的生产检测装备的相关证实

6.制造商必需具有优异的社会信誉,未被列入失约被执行人;近三年企业无骗取条约或其他严重违法行为而引起的诉讼和仲裁,企业无因条约违约而被榨取或作废投标的公示通告。

7.不接受在湖南建投集团、热博rb88集团处分期内的投标单位。

8.近三年生产的产品未爆发重大质量、清静事故。

三、资格预审及招标文件发放

1、意向加入本次标的单位,其中:热博rb88及格供应商名单内的单位免资格预审,只需递交《投标申请书》(附件1);名单外的单位需要提交资格预审文件(名单规模电询招标联系人),资格预审文件内容要求如下:

(1) 《投标申请书》(附件1),投标代表的授权文件及身份证正、背面扫面件。

(2) 制造商的营业执照、银行开户允许证、质量治理系统认证证书等。

(3) 制造商的企业简介:包括生产车间、主要加工装备、生产职员等生产能力的说明,附照片。

(4) 凭证业绩要求,提供投标人2020-2022的业绩统计表(签字采购单位的联系人及联系方法),5份及以上振动式混凝土搅拌装备的销售条约扫描件(每个年度1份。

(5) 提供“信用中国”( www.creditchina.gov.cn)等信用信息共享平台的盘问截图。

资格预审文件,必需按上述顺序排版,合并为一份PDF名堂的扫描件,注明目录及章节,内容清晰、整齐。名堂与内容不切合要求的,审查将不予通过。

2、资格预审文件均提交电子邮件,收件邮箱278222037@qq.com ,递交时间20221221日至 20221223下昼1700 时 (以电子邮件吸收时间为准)。

3、招标文件发出方法实时间:招标文件(PDF版)发至通过资格预审的单位指定邮箱,无需现场购置招标文件,发出时间待定。

4、投资参股关系的关联企业,不得同时加入。关联企业界说:①一家企业对另外一家企业的直接出资比例凌驾百分之五;②几家企业有一配合出资人,且该出资人对各家企业的出资比例均凌驾百分之十。

5、不接受联合体投标。

6、评标历程中,我司将在须要时派员前往公司举行考察,届时请予联系。

7、招标人地点:湖南省长沙市韶山南路239号热博rb88建设集团

联系人:周树松  电话:0731-8559059915874819533   邮箱278222037@qq.com

附件1《投标申请表》.doc


 

热博rb88

      20221221


上一篇: 水泥物流配送运输招标通告
下一篇:热博rb88菲律宾马拉尼甘大桥项目斜拉索采购招标(第二次)通告 返回列表
【网站地图】【sitemap】