热博rb88

格鲁吉亚基建部部长视察E60高速F2项目建设
宣布时间:2022-11-29 10:11:11

外地时间11月24日 ,格鲁吉亚基建部部长Irakli Karseladze视察E60高速F2项目 ,格鲁吉亚公路局、伊梅列季州等政府官员加入。

调研现场照片.jpg

Irakli Karseladze一行从项目起点1号桥延主线一直驱车9km至二号互通 ,仔细审查了4号隧道、13号钢梁桥等项目要害控制节点。在详细听取项目认真人的汇报后 ,Irakli Karseladze对F2项目战胜倒运天气抢抓施工进度效果体现一定 ,他说 ,E60高速开工至今备受格鲁吉亚政府及黎民的关注 ,要做好通车前的各项准备事情 ,重点做好与老E60高速交通转换 ,确保交织作业清静 ,平安顺遂通车。(通盛公司 贺凯)

格鲁吉亚基建部部长视察E60高速F2项目建设

外地时间11月24日 ,格鲁吉亚基建部部长Irakli Karseladze视察E60高速F2项目 ,格鲁吉亚公路局、伊梅列季州等政府官员加入。

调研现场照片.jpg

Irakli Karseladze一行从项目起点1号桥延主线一直驱车9km至二号互通 ,仔细审查了4号隧道、13号钢梁桥等项目要害控制节点。在详细听取项目认真人的汇报后 ,Irakli Karseladze对F2项目战胜倒运天气抢抓施工进度效果体现一定 ,他说 ,E60高速开工至今备受格鲁吉亚政府及黎民的关注 ,要做好通车前的各项准备事情 ,重点做好与老E60高速交通转换 ,确保交织作业清静 ,平安顺遂通车。(通盛公司 贺凯)

上一篇: 衡永一标全线桩基施工顺遂完成
下一篇:湖南建投集团调研项目内控系统建设事情 返回列表
【网站地图】【sitemap】