热博rb88

醴娄高速杉山大桥首片预制梁架设完成
宣布时间:2022-10-18 15:14:15

10月15日上午,醴娄高速一施工分部杉山大桥左幅1-3#预制箱梁首件乐成架设,标记着醴娄高速一分部梁板架设、桥面系施工正式拉开序幕,项目正式进入箱梁预制架设阶段。

20221015 醴娄高速杉山大桥首片预制梁架设完成 图1.jpg

杉山大桥为整体式桥梁,桥长246m,桥面净宽2×15.75m,上部结构为10×20m预应力砼小箱梁,下部结构桥台接纳肋板台、桥墩接纳柱式墩。架设前,项目部召开详细交底聚会,统筹安排职员、机械作业以及架设历程清静、质量控制事情。架设历程中,手艺、清静认真人加入举行清静防护检查,确保各项工序清静、有序衔接。同时,项目部严酷落实首件工程制,在细腻化施工中,严把清静质量关,确保了杉山大桥预制箱梁首件各项指标切合设计要求。

杉山大桥预制箱梁首件乐成架设,为后续施工积累了名贵履历,也为加速预制梁预制及装置进度涤讪了基础。接下来,项目部将加大资源投入,增开作业面,实验动态治理,进一步增强清静、质量、进度、效益的管控,全力以赴加速推进建设。(一分公司 梁萧洒、郭凌辉)

醴娄高速杉山大桥首片预制梁架设完成

10月15日上午,醴娄高速一施工分部杉山大桥左幅1-3#预制箱梁首件乐成架设,标记着醴娄高速一分部梁板架设、桥面系施工正式拉开序幕,项目正式进入箱梁预制架设阶段。

20221015 醴娄高速杉山大桥首片预制梁架设完成 图1.jpg

杉山大桥为整体式桥梁,桥长246m,桥面净宽2×15.75m,上部结构为10×20m预应力砼小箱梁,下部结构桥台接纳肋板台、桥墩接纳柱式墩。架设前,项目部召开详细交底聚会,统筹安排职员、机械作业以及架设历程清静、质量控制事情。架设历程中,手艺、清静认真人加入举行清静防护检查,确保各项工序清静、有序衔接。同时,项目部严酷落实首件工程制,在细腻化施工中,严把清静质量关,确保了杉山大桥预制箱梁首件各项指标切合设计要求。

杉山大桥预制箱梁首件乐成架设,为后续施工积累了名贵履历,也为加速预制梁预制及装置进度涤讪了基础。接下来,项目部将加大资源投入,增开作业面,实验动态治理,进一步增强清静、质量、进度、效益的管控,全力以赴加速推进建设。(一分公司 梁萧洒、郭凌辉)

上一篇: 秀出硬核实力,武九路面3标再次举行施工观摩会
下一篇:衡永九标奉家街大桥左幅意会 返回列表
【网站地图】【sitemap】